您好,欢迎进入 mk手机注册-mk(中国)

网站地图

移动站

EN

咨询热线

400-185-6711

新闻资讯

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 新闻资讯
新闻资讯 寰宇微视 板材百科

怀化市副市长唐浩然一行莅临我司调研医疗器械产品生产出口情况

发布日期:2020-04-15 发布人: 原创 浏览次数:8684

4月14日,副市长唐浩然带领高新区、政府办、商务局、市场监管局、工信局、海关、经开局等部门负责人到mk手机注册-mk(中国)调研医疗器械产品生产出口情况。


      唐副市长详细了解了企业基本情况,查看了医用口罩、医用防护服生产车间和灭菌消毒车间,询问了企业目前生产经营中存在的问题,现场要求各部门要积极帮助协调解决。


寰宇股份

为人类健康作贡献!

关注寰宇股份,关注健康生活。

上一篇:安全守护,呼吸健康的味道 -- -- 寰宇一直在你身边!
下一篇:深切哀悼,抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞
产品推荐更多产品 >>
寰宇海洋板

寰宇海洋板

 海洋板

海洋板

 海洋扳

海洋扳
400-185-6711

Copyright ©2019 mk手机注册-mk(中国) ALL RIGHTS RESERVED 备案号:湘ICP备2021018732号-1营业执照查询

技术支持:竞网智赢